Output of boxplot_ng (©)

mfold_util 4.7

Created Mon Apr 20 05:27:34 2026

Fold of MH011443 1 Homo sapiens TP53 [TP53] gene, exon 5 and partial cds at 37 C.

Lower Triangle: Optimal Energy δG in Plot File = 1.8 kcal/mol

Optimal Energy = -40.2 kcal/mol -40.2 < Energy <= -39.9 kcal/mol -39.9 < Energy <= -39.7 kcal/mol -39.7 < Energy <= -39.4 kcal/mol -39.4 < Energy <= -39.2 kcal/mol -39.2 < Energy <= -38.9 kcal/mol -38.9 < Energy <= -38.7 kcal/mol -38.7 < Energy <= -38.4 kcal/mol

121 1 20 40 60 80 100 1

121

20

40

60

80

100

Upper Triangle Base Pairs Plotted: 66