Output of boxplot_ng (©)

mfold_util 4.7

Created Mon Apr 20 05:56:49 2026

Fold of 26Apr20-05-56-12 at 37 C.

Lower Triangle: Optimal Energy δG in Plot File = 8.5 kcal/mol

Optimal Energy = -170.5 kcal/mol -170.5 < Energy <= -169.3 kcal/mol -169.3 < Energy <= -168.1 kcal/mol -168.1 < Energy <= -166.9 kcal/mol -166.9 < Energy <= -165.6 kcal/mol -165.6 < Energy <= -164.4 kcal/mol -164.4 < Energy <= -163.2 kcal/mol -163.2 < Energy <= -162.0 kcal/mol

569 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1

569

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Upper Triangle Base Pairs Plotted: 11981