Output of boxplot_ng (©)

mfold_util 4.7

Created Tue Apr 21 11:59:49 2026

Fold of NM_000903 3 Homo sapiens NAD[P]H quinone dehydrogenase 1 [NQO1], trans at 60 C.

Lower Triangle: Optimal Energy δG in Plot File = 0.0 kcal/mol

Optimal Energy = -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol -0.6 < Energy <= -0.6 kcal/mol

138 1 20 40 60 80 100 120 1

138

20

40

60

80

100

120

Upper Triangle Base Pairs Plotted: 6