Output of boxplot_ng (©)

mfold_util 4.7

Created Sat Feb 28 23:47:37 2026

Fold of 26Feb28-23-47-36 at 37 C.

Lower Triangle: Optimal Energy δG in Plot File = 1.0 kcal/mol

Optimal Energy = -19.6 kcal/mol -19.6 < Energy <= -19.5 kcal/mol -19.5 < Energy <= -19.3 kcal/mol -19.3 < Energy <= -19.2 kcal/mol -19.2 < Energy <= -19.0 kcal/mol -19.0 < Energy <= -18.9 kcal/mol -18.9 < Energy <= -18.7 kcal/mol -18.7 < Energy <= -18.6 kcal/mol

65 1 10 20 30 40 50 1

65

10

20

30

40

50

Upper Triangle Base Pairs Plotted: 29